\documentclass[a4paper, oneside, 10pt]{article}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\date{\today}
\title{}
\author{}
\begin{document}



\section{\texorpdfstring{Estatística Hipergeométrica}{Estatistica Hipergeometrica}}
\label{sec:estatistica_hipergeometrica}


\subsubsection{\texorpdfstring{Introdução}{Introduao}}
\label{sec:introduao}


Um experimento hipergeométrico possui duas características principais, a primeira é que cada indivíduo pode ser considerado como um sucesso ou falha na amostra. Outro ponto, é que a amostra é selecionada aleatoriamente, com um número qualquer de indivíduos de uma população conhecida e finita, onde não há reposição em caso de falha ou sucesso.

\subsubsection{\texorpdfstring{Descrição}{Descriao}}
\label{sec:descriao}


A função tem o objetivo de mostrar a probabilidade de se ter sucesso em uma amostragem de uma população total e especifica conhecidas, ou seja, quais são as chances de sucesso em um determinado tamanho amostral, para isso serão fornecidas todas as possibilidades amostrais, pré definidas de acordo com o intervalo e o número máximo amostral desejados, onde uma amostra com 0 indivíduos represente o mínimo (0\%), e uma amostra do tamanho da população total representa o máximo de chances de sucesso (100\%). 

\subsubsection{\texorpdfstring{Argumentos}{Argumentos}}
\label{sec:argumentos}


(x,y)

x = tamanho da população total (todas as espécies)

y = tamanho da população especifica (espécie de interesse)

dhyper(x, m, n, k, log = FALSE)

\subsubsection{\texorpdfstring{Input}{Input}}
\label{sec:input}


Tamanho da população total, tamanho da população de interesse, intervalo de tamanho das amostras e tamanho máximo da amostra.

\subsubsection{\texorpdfstring{Output}{Output}}
\label{sec:output}


Um gráfico com as probabilidades de se ter sucesso em uma análise hipergeométrica de diferentes tamanhos amostrais.

\end{document}
